œ¸
œ

æ

                      ¸

                      ß

B. Caillaud Sémantiques opérationnelles de Bdl – Page 1

Sémantiques opérationnelles de Bdl

Objectif : définir les comportements synchrones et asynchrones de spécifications Bdl par des règles structurelles. Plan :

Sémantique synchrone Sémantique asynchrone Implantation dans le Caesar/Aldebaran Development Package (CADP) Applications et perspectives

œ¸
œ

æ

                      ¸

                      ß

B. Caillaud Sémantiques opérationnelles de Bdl – Page 2

Sémantique synchrone

œ¸
œ

æ

                      ¸

                      ß

B. Caillaud Sémantiques opérationnelles de Bdl – Page 3

Sémantique asynchrone

asynchronisme : 1 état “intersecte” plusieurs instants.

sémantique mixte synchrone-asynchrone : architecture = ensemble réparti de capsules synchrones. Comportement synchrone à l’intérieur des capsules, asynchronisme entre capsules.

œ¸
œ

æ

                      ¸

                      ß

B. Caillaud Sémantiques opérationnelles de Bdl – Page 4

Travaux en cours ou prévus...

Implantation dans le Caesar/Aldebaran Development Package (CADP) des 3 sémantiques opérationnelles.

Calcul d’horloges : permet d’éviter l’évaluation des impasses (branches aboutissant à un état de blocage).

Couplage à UMLAUT : intégration de BDL dans le méta-modèle UML. Applications envisagées : simulation interactive/intensive, vérification par “model-checking” et génération de tests (TGV).